<h2 style="text-align: center;" data-start="0" data-end="94">Investigasi Reuters : Bukti Visual bahwa Israel Sengaja Targetkan Rumah Sakit (Bagian Pertama)</h2>
<p style="text-align: center;" data-start="96" data-end="534"><em>Militer Israel mengatakan mereka menargetkan kamera Hamas dalam serangan pada bulan Agustus, tetapi Investigasi Reuters menemukan bukti visual bahwa perangkat itu sebenarnya milik kantor berita tersebut. Seorang pejabat militer Israel kini mengatakan pasukan menembak tanpa izin yang diwajibkan. Lima jurnalis tewas dalam serangan itu. Kematian mereka termasuk di antara sekitar 200 pembunuhan jurnalis oleh Israel yang belum sepenuhnya dijelaskan.</em></p>

<h3 style="text-align: center;" data-start="536" data-end="657">Oleh : Maayan Lubell, David Gauthier-Villars, Lena Masri, Nidal Al-Mughrabi, Reade Levinson, M.B. Pell, <em>dan</em> Milan Pavicic</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="659" data-end="1669">Analisis Reuters terhadap bukti visual dan informasi lain mengenai serangan Israel terhadap sebuah rumah sakit di Gaza bulan lalu bertentangan dengan penjelasan Israel tentang apa yang terjadi dalam serangan mematikan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="659" data-end="1669">Serangan pada 25 Agustus di Rumah Sakit Nasser menewaskan 22 orang, termasuk lima jurnalis. Pasukan Israel merencanakan serangan itu menggunakan rekaman drone yang, menurut seorang pejabat militer, menunjukkan kamera Hamas yang menjadi target serangan. Namun bukti visual dan laporan lain oleh Reuters menunjukkan bahwa kamera dalam rekaman itu sebenarnya milik kantor berita tersebut dan telah lama digunakan oleh salah satu jurnalisnya.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="659" data-end="1669">Pejabat militer Israel kini mengatakan bahwa pasukan bertindak tanpa persetujuan yang diwajibkan dari komandan regional senior yang bertanggung jawab atas operasi di Gaza. Pejabat itu memberi tahu Reuters tentang pelanggaran komando tersebut setelah Reuters mempresentasikan temuan penyelidikannya kepada Pasukan Pertahanan Israel (IDF).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1671" data-end="2895" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Sehari setelah tank-tank Israel menembaki Rumah Sakit Nasser, pejabat itu mengatakan tinjauan awal IDF menemukan bahwa pasukan menargetkan kamera Hamas karena kamera itu merekam mereka dari rumah sakit. Pejabat itu mengatakan pasukan memandang kamera tersebut dengan curiga karena ditutupi dengan handuk. Keputusan diambil untuk menghancurkannya, kata pejabat itu saat itu.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1671" data-end="2895" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Sebuah cuplikan dari rekaman drone IDF menunjukkan kamera yang diselimuti kain dua warna di tangga rumah sakit. Pejabat militer tersebut mengonfirmasi kepada Reuters pekan lalu bahwa kamera yang tertutup kain itulah yang menjadi target.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1671" data-end="2895" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Namun kain yang terlihat dalam cuplikan itu bukan diletakkan oleh Hamas. Itu adalah sajadah milik Hussam al-Masri, seorang jurnalis Reuters yang tewas dalam serangan tersebut, sebagaimana ditemukan dalam penyelidikan kantor berita itu. Setidaknya 35 kali sejak Mei, Masri telah menempatkan kameranya di tangga yang sama di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Younis, Gaza bagian selatan, untuk merekam siaran langsung yang disalurkan ke klien media Reuters di seluruh dunia. Ia sering menutupi kameranya dengan sajadah berwarna hijau dan putih itu untuk melindunginya dari panas dan debu, demikian temuan Reuters.</p>


[caption id="attachment_1878" align="aligncenter" width="1200"]<img class="size-full wp-image-1878" src="https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/2MAYSBZT4BERBJUZQ3EQYPL6AM.avif" alt="Foto di sebelah kiri menunjukkan jurnalis Reuters, Masri, mengenakan kemeja putih, berdiri di sebelah kameranya yang ditutupi sajadah pada 13 Agustus. Tangkapan layar dari rekaman drone IDF di sebelah kanan menunjukkan sebuah kamera yang ditutupi kain yang tampak sama dan berada di posisi yang sama dengan kamera Masri. AP/Mariam Dagga (kiri); Gambar diperoleh melalui Refael Hayun (kanan)" width="1200" height="675" /> Foto di sebelah kiri menunjukkan jurnalis Reuters, Masri, mengenakan kemeja putih, berdiri di sebelah kameranya yang ditutupi sajadah pada 13 Agustus. Tangkapan layar dari rekaman drone IDF di sebelah kanan menunjukkan sebuah kamera yang ditutupi kain yang tampak sama dan berada di posisi yang sama dengan kamera Masri. AP/Mariam Dagga (kiri); Gambar diperoleh melalui Refael Hayun (kanan)[/caption]
<p style="text-align: justify;">Penyelidikan Reuters memberikan gambaran paling lengkap sejauh ini tentang bagaimana serangan itu terjadi, termasuk fakta bahwa pasukan Israel melanggar rantai komando. Reuters juga telah memastikan secara definitif bahwa kamera yang menjadi target memang milik kantor berita tersebut. Associated Press, yang kehilangan seorang jurnalis dalam serangan di rumah sakit itu, sebelumnya melaporkan bahwa mereka menemukan indikasi kuat bahwa kamera yang disebut pasukan Israel sebagai target mereka sebenarnya milik Reuters.</p>
<p style="text-align: justify;">Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan terhadap rumah sakit itu sebagai sebuah “kekeliruan tragis.” Pejabat militer tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa Masri dan para jurnalis lain yang berada di lokasi bukanlah target serangan dan tidak dicurigai memiliki hubungan dengan Hamas.</p>
<p style="text-align: justify;">Klaim IDF bahwa Hamas merekam pasukan militer Israel dari Rumah Sakit Nasser “adalah palsu dan dibuat-buat,” kata Ismail Al-Thawabta, direktur kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas. Israel, katanya, berusaha “menutupi kejahatan perang penuh terhadap rumah sakit, para pasien, dan staf medisnya.”</p>
<p style="text-align: justify;">Meskipun ada pengungkapan baru, sebulan setelah serangan itu IDF masih belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana mereka akhirnya menyerang kamera Reuters dan menewaskan Masri. Militer Israel juga belum menjelaskan:</p>
<p style="text-align: justify;">Mengapa mereka tidak memperingatkan staf rumah sakit atau Reuters bahwa mereka berniat menyerang rumah sakit tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Mengapa, setelah menyerang kamera dalam serangan awal, IDF kembali menembaki tangga sembilan menit kemudian, menewaskan jurnalis lain dan petugas darurat yang bergegas ke lokasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Apakah mereka mempertimbangkan bahwa tangga rumah sakit tempat Masri merekam saat ia tewas merupakan lokasi yang secara rutin digunakan banyak jurnalis untuk merekam gambar dan mengirim laporan selama perang berlangsung.</p>
<p style="text-align: justify;">Siapa yang menyetujui serangan tersebut. Pejabat militer itu tidak menyebutkan siapa yang memberi perintah menyerang meskipun tidak ada persetujuan dari komandan regional.</p>
<p style="text-align: justify;">Ketiadaan penjelasan penuh tentang apa yang terjadi di Rumah Sakit Nasser mencerminkan pola dalam serangan militer Israel yang telah menewaskan jurnalis sejak Israel melancarkan serangan hampir dua tahun lalu setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengatakan pihaknya telah mendokumentasikan 201 jurnalis dan pekerja media yang tewas di Gaza, Israel, dan Lebanon, di mana perang meluas tak lama setelah serangan awal. Jumlah tersebut mencakup 193 warga Palestina yang dibunuh Israel di Gaza, enam yang dibunuh Israel di Lebanon, dan dua warga Israel yang tewas dalam serangan 7 Oktober.</p>
<p style="text-align: justify;">CPJ mengatakan Israel tidak pernah memublikasikan hasil penyelidikan resmi atau meminta pertanggungjawaban siapa pun atas pembunuhan jurnalis oleh IDF. “Selain itu, tidak satu pun dari insiden tersebut yang memicu tinjauan berarti terhadap aturan keterlibatan Israel, dan bahkan kecaman internasional pun tidak menghasilkan perubahan apa pun dalam pola serangan terhadap jurnalis selama dua tahun terakhir,” kata Sara Qudah, direktur regional CPJ untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.</p>
<p style="text-align: justify;">“IDF beroperasi untuk meminimalkan kerugian terhadap warga sipil sejauh mungkin, termasuk jurnalis,” kata seorang juru bicara IDF. “Mengingat adanya baku tembak yang terus berlangsung, tetap berada di zona tempur aktif memiliki risiko yang melekat. IDF mengarahkan serangannya hanya ke sasaran dan pelaku militer, dan tidak menargetkan objek serta warga sipil, termasuk organisasi media dan jurnalis sebagai demikian.”</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam meneliti serangan 25 Agustus oleh pasukan Israel, Reuters meninjau lebih dari 100 video dan foto dari lokasi kejadian serta mewawancarai lebih dari dua lusin orang yang mengetahui tentang serangan tersebut dan peristiwa yang mengarah padanya. Sumber-sumber tersebut mencakup dua pejabat militer Israel dan dua akademisi militer Israel yang mendapat pengarahan dari sumber militer Israel mengenai serangan itu.</p>
<a href="https://rezaervani.com/palestina/2025/10/19/bukti-visual-bahwa-israel-sengaja-targetkan-rumah-sakit-2/" target="_blank" rel="noopener">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>

Sumber : <a href="https://reuters.com" target="_blank" rel="noopener">Reuters</a>