<h2 style="text-align: center;" data-start="0" data-end="71"><strong data-start="0" data-end="69">Khan Younis Menderita Akibat Kehancuran Jaringan Air dan Sanitasi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><strong data-start="73" data-end="105"><a href="https://rezaervani.com/palestina/category/update-berita/" target="_blank" rel="noopener">rezaervani.com - 20 Oktober 2025</a> - Gaza - </strong>Hancurnya Jaringan Air dan Sanitasi menjadi kendala besar di Khan Younis untuk memulihkan kehidupan, demikian dilaporkan oleh pemerintah setempat</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="73" data-end="107">Pemerintah Kota Khan Younis menginformasikan</p>

<ul>
 	<li data-start="110" data-end="198">300 kilometer dari total 400 kilometer jaringan air di Khan Younis telah hancur total.</li>
 	<li data-start="201" data-end="307">220 kilometer dari total 300 kilometer jaringan pembuangan limbah di Khan Younis juga hancur sepenuhnya.</li>
 	<li style="text-align: justify;" data-start="310" data-end="517">Alat berat untuk pembersihan puing-puing yang kami miliki sudah rusak, dan tidak ada satu pun alat baru yang masuk sejak tahun 2007, setelah pendudukan Israel memberlakukan blokade keras terhadap Jalur Gaza.</li>
</ul>
Sumber :<a href="https://www.aljazeera.net/" target="_blank" rel="noopener"> Al Jazeera</a>