<h2 style="text-align: center;">Direktur Lembaga Medis Gaza: Sulitnya Deteksi Virus Menyebabkan Lonjakan Kematian</h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://rezaervani.com/palestina/category/update-berita/" target="_blank" rel="noopener">rezaervani.com</a> - - 31 Agustus 2025 - Direktur Lembaga Medis Gaza, Muhammad Abu Afesh, menyampaikan pernyataannya kepada Al Jazeera terkait kondisi kesehatan di Jalur Gaza</p>
<p style="text-align: justify;">Ia menegaskan bahwa sulitnya mendeteksi virus dan sumber penularannya telah melipatgandakan jumlah kematian di Jalur Gaza.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, malnutrisi menyebabkan lemahnya sistem kekebalan tubuh warga dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit.</p>
Sumber : <a href="https://aljazeera.net" target="_blank" rel="noopener">al Jazeera</a>
<p style="display: none;">Gaza | Krisis Kesehatan | Virus | Malnutrisi | Kematian | Lembaga Medis Gaza | Muhammad Abu Afesh</p>