<h2 style="text-align: center;"><strong>17 Syahid Akibat Serangan Udara di Selatan Jalur Gaza</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kanal televisi al-Aqsa melaporkan bahwa Kompleks Medis Nasser di Khan Younis telah menerima jenazah 17 syahid akibat serangan udara Israel yang menargetkan wilayah selatan Jalur Gaza sejak dini hari tadi.</p>
<img class="aligncenter size-full wp-image-116" src="https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/03/GnRjFxkWYAAuM3P.jpeg" alt="" width="960" height="1280" />