<h2 style="text-align: center;" data-start="0" data-end="94">Investigasi Reuters : Bukti Visual bahwa Israel Sengaja Targetkan Rumah Sakit (Bagian Kedua)</h2>
<p style="text-align: center;"><em>Bukti kuat kembali ditemukan bahwa Israel Sengaja Targetkan Jurnalis dalam serangan mereka</em></p>

<h3 style="text-align: center;" data-start="536" data-end="657">Oleh : Maayan Lubell, David Gauthier-Villars, Lena Masri, Nidal Al-Mughrabi, Reade Levinson, M.B. Pell, <em>dan</em> Milan Pavicic</h3>
<p style="text-align: justify;">Secara keseluruhan, 22 orang tewas dalam dua serangan tersebut, termasuk jurnalis Mariam Dagga, yang bekerja untuk Associated Press dan beberapa organisasi berita lainnya, serta Moaz Abu Taha, jurnalis lepas yang bekerja dengan sejumlah organisasi berita termasuk Reuters. Dagga dan Masri termasuk di antara banyak jurnalis yang secara rutin berkumpul di pendaratan tangga itu untuk merekam dari titik pandang tinggi dan mengirim laporan dari wilayah Khan Younis di Gaza. Siaran langsung Masri menampilkan serangan-serangan Israel, ambulans yang membawa korban luka dan tewas ke rumah sakit, serta kehancuran di wilayah sekitarnya.</p>


[caption id="attachment_1886" align="aligncenter" width="1200"]<img class="size-full wp-image-1886" src="https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/QPO6GYFQUNELTALGYPSOMEGVYU.avif" alt="Penyelamat bekerja untuk memulangkan jenazah Masri, jurnalis Reuters yang tewas akibat tembakan tank Israel saat merekam dari kolong tangga di Rumah Sakit Nasser, Gaza pada 25 Agustus. REUTERS/Hatem Khaled" width="1200" height="646" /> Penyelamat bekerja untuk memulangkan jenazah Masri, jurnalis Reuters yang tewas akibat tembakan tank Israel saat merekam dari kolong tangga di Rumah Sakit Nasser, Gaza pada 25 Agustus. REUTERS/Hatem Khaled[/caption]
<p style="text-align: justify;">Beberapa hari sebelum serangan 25 Agustus, sebuah drone pengintai militer Israel merekam sebuah kamera di tingkat atas tangga timur Rumah Sakit Nasser, menurut pejabat militer Israel yang mengutip penyelidikan awal IDF, serta dua akademisi militer yang memiliki kontak dekat dengan militer Israel. Pasukan menganggap kamera tersebut sebagai ancaman, kata mereka, karena Hamas telah menggunakan kamera untuk merencanakan serangan. Ketika ditanya apakah kelompok itu menggunakan kamera, pejabat Hamas mengatakan bahwa mereka menggunakannya untuk mendokumentasikan serangan terhadap tentara Israel.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebuah cuplikan gambar yang diambil dari rekaman drone menunjukkan selembar kain tebal dua warna terjuntai menutupi kamera. Seorang pria yang mengenakan penutup kepala putih dan pakaian gelap duduk di belakangnya. Cuplikan gambar itu pertama kali diterbitkan pada 25 Agustus oleh saluran berita televisi Israel, N12, yang saat itu mengatakan bahwa gambar itu memperlihatkan kamera “yang membahayakan pasukan kami.”</p>
<p style="text-align: justify;">Reuters memperoleh cuplikan gambar itu dari Refael Hayun, seorang warga sipil Israel yang mengatakan bahwa ia memantau situasi di Gaza dan memiliki kontak di lapangan. Hayun mengatakan rekaman drone itu diambil sekitar pukul 14.15 pada 21 Agustus. Pada hari itu, Masri menyiapkan kamera untuk merekam secara terus-menerus dari tangga rumah sakit antara pukul 08.00 dan 18.14, menurut arsip rekaman Reuters.</p>
<p style="text-align: justify;">Hayun menolak mengungkap sumber cuplikan gambar tersebut atau bagaimana ia mendapatkannya. Namun pejabat militer Israel mengonfirmasi bahwa cuplikan itu berasal dari rekaman drone yang direkam pasukan Israel sebelum serangan 25 Agustus dan menunjukkan kamera yang menjadi sasaran dalam penembakan tersebut. Pejabat itu, yang mengatakan informasinya berasal dari penyelidikan awal IDF, tidak memberikan tanggal pasti dari cuplikan gambar itu tetapi mengatakan kamera tersebut terlihat “berulang kali selama banyak hari berturut-turut.”</p>
<p style="text-align: justify;">“Kamera dalam gambar itu adalah kamera yang mereka serang,” kata pejabat militer Israel tersebut kepada Reuters pada 16 September.</p>
<p style="text-align: justify;">Kain yang menutupi kamera Masri menjadi pusat perhatian setelah serangan itu — baik karena pihak Israel menyebutnya sebagai faktor yang membenarkan serangan, maupun karena kain itu memberikan petunjuk tentang kepemilikan sebenarnya dari perangkat tersebut.</p>


[caption id="attachment_1887" align="aligncenter" width="720"]<img class="size-full wp-image-1887" src="https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/2V47KQSEY5HCLGC72NAMXMPF2Q.avif" alt="Kolong tangga timur Rumah Sakit Nasser, tempat para jurnalis berkumpul sepanjang perang di Gaza untuk merekam dan melaporkan berita, rusak akibat serangan Israel pada 25 Agustus. REUTERS/Ramadan Abed" width="720" height="472" /> Kolong tangga timur Rumah Sakit Nasser, tempat para jurnalis berkumpul sepanjang perang di Gaza untuk merekam dan melaporkan berita, rusak akibat serangan Israel pada 25 Agustus. REUTERS/Ramadan Abed[/caption]
<p style="text-align: justify;">Pada hari setelah serangan itu, pejabat militer Israel menyebut kain tersebut sebagai “handuk” dan mengatakan bahwa pasukan memandangnya dengan curiga. Pejabat itu mengatakan bahwa handuk dapat digunakan untuk menghindari sensor panas dan pengamatan visual IDF dari udara. Pasukan melihat “banyak perilaku mencurigakan yang telah dilacak selama beberapa hari dan disilangkan dengan data intelijen,” katanya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun alih-alih handuk, kain yang menutupi kamera dalam cuplikan drone itu sebenarnya adalah sajadah berwarna hijau dan putih milik Masri, menurut temuan Reuters. Sajadah itu tampak dalam foto bertanggal 13 Agustus yang diambil oleh Dagga, jurnalis AP. Foto Dagga memperlihatkan Masri berdiri di samping kameranya di tangga rumah sakit yang sama yang menjadi target IDF.</p>
<p style="text-align: justify;">Masri secara rutin menutupi kamera Reuters untuk melindungi optik dan komponen elektronik peralatannya dari panas terik yang melanda Gaza pada bulan Agustus, menurut tiga anggota tim visual Reuters. Ia sering menggunakan kain tebal itu, yang merupakan sajadah miliknya, kata saudara laki-lakinya, Ezzeldeen al-Masri. Israel tidak pernah memberi tahu Reuters agar tidak menutupi kameranya dengan handuk atau kain lain, kata juru bicara kantor berita tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Para saksi mengatakan bahwa kamera dalam cuplikan drone itu tidak mungkin milik siapa pun selain Masri. Tidak ada orang lain dalam beberapa bulan terakhir yang menggunakan kamera video besar di atas tripod untuk merekam di sana atau menutupi peralatannya dengan sajadah. Jurnalis lain menggunakan telepon seluler, kata para saksi.</p>
<p style="text-align: justify;">Menambah kecurigaan militer Israel terhadap kamera dan lokasinya, pasukan juga melihat “handuk” lain menutupi kepala seseorang di dekatnya, kata pejabat militer tersebut.</p>


[caption id="attachment_1888" align="aligncenter" width="1200"]<img class="size-full wp-image-1888" src="https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/E3FDDFEFZZBQJGM6LXTFYRI4LQ.avif" alt="Frame diam di sebelah kiri menunjukkan jurnalis AP Mariam Dagga di tangga timur yang mengenakan pakaian yang tampak serupa dengan orang yang duduk dalam tangkapan layar dari rekaman drone IDF di sebelah kanan. Foto oleh Abdallah Al Attar (kiri); Gambar diperoleh melalui Refael Hayun (kanan)" width="1200" height="675" /> Frame diam di sebelah kiri menunjukkan jurnalis AP Mariam Dagga di tangga timur yang mengenakan pakaian yang tampak serupa dengan orang yang duduk dalam tangkapan layar dari rekaman drone IDF di sebelah kanan. Foto oleh Abdallah Al Attar (kiri); Gambar diperoleh melalui Refael Hayun (kanan)[/caption]
<p style="text-align: justify;">Dalam cuplikan dari rekaman drone IDF yang menunjukkan target pasukan, tampak seseorang duduk di dekat kamera mengenakan pakaian gelap dan sesuatu yang tampak seperti kerudung putih. Orang itu tampaknya adalah Dagga, dengan pakaian serupa seperti yang terlihat dalam empat gambar lain yang diambil di lokasi yang sama, termasuk satu pada 16 Agustus dan satu lagi pada hari serangan. Pada 21 Agustus, hari ketika rekaman drone IDF dibuat, Dagga menggunakan ponselnya untuk menyiarkan siaran langsung dari tangga rumah sakit untuk AP.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="0" data-end="377">Jurnalis visual Reuters, Mohammad Salem, yang meninggalkan Gaza awal tahun ini dan mengenal Dagga dengan baik, mengidentifikasi orang dalam cuplikan drone itu sebagai reporter AP tersebut. Salem mengatakan ia mengenali kerudung kepala Dagga. Selain itu, Masri juga telah memberi tahu Salem bahwa Dagga merekam di dekatnya di tangga rumah sakit beberapa hari sebelum serangan.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="379" data-end="869">Ketika ia tewas pada 25 Agustus, Masri telah merekam dari tangga rumah sakit selama sekitar dua jam. Seperti yang biasa ia lakukan sepanjang bulan itu, ia menempatkan kameranya di lantai empat untuk menayangkan liputan langsung dari wilayah tersebut. Lokasi tinggi itu memungkinkan visibilitas yang lebih baik, akses listrik, dan koneksi internet yang lebih kuat, kata Salem. Dari tangga rumah sakit itu, kameranya merekam lingkungan sekitar rumah sakit, termasuk jalan ramai di depannya.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="871" data-end="1028" data-is-last-node="" data-is-only-node="">“Kami mengira rumah sakit relatif aman, terutama karena semua orang tahu bahwa ada jurnalis di tempat ini dan mereka menggunakannya setiap hari,” kata Salem.</p>
<p style="text-align: justify;">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>
Sumber : <a href="https://reuters.com" target="_blank" rel="noopener">Reuters</a>