Rekaman video menangkap setidaknya dua munisi menghantam tangga timur Rumah Sakit Nasser, sembilan menit setelah serangan sebelumnya menewaskan seorang jurnalis Reuters dan setidaknya dua orang lainnya. Gambar diperoleh Reuters dari seorang saksi serangan.