<h2 style="text-align: center;"><strong>Ledakan Kapal USS Cole Menumbangkan Panglima Angkatan Laut Yaman</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><em>Dua bulan setelah Ledakan Kapal USS Cole, Panglima Angkatan Laut Yaman kini diganti</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://rezaervani.com/duniaislam/category/yaman/" target="_blank" rel="noopener"><strong>rezaervani.com - 2 Desember 2000</strong></a> - Seorang pejabat tinggi pemerintah Yaman mengatakan bahwa Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, telah menunjuk panglima baru untuk angkatan laut negara itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pejabat Yaman tersebut menyatakan Brigadir Rawas Abdullah Mujawer telah ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Laut dan Penjaga Pantai menggantikan Ahmad Abdullah al-Hassani.</p>
<p style="text-align: justify;">Pergantian ini terjadi kurang dari dua bulan setelah ledakan yang menimpa kapal perusak Amerika Serikat USS <em>Cole</em> di Pelabuhan Aden, yang menewaskan 17 pelaut Amerika.</p>
<p style="text-align: justify;">Para pejabat Yaman sebelumnya mengatakan pada bulan lalu bahwa pihak berwenang telah menangkap para tersangka utama dalam kasus pengeboman kapal tersebut, dan penyelidikan diperkirakan akan segera selesai.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sumber:</strong> <a href="https://reuters.com" target="_blank" rel="noopener">Reuters</a></p>